DROP TABLE IF EXISTS `sys_user`;
CREATE TABLE `sys_user`  (
    id bigint not null auto_increment primary key comment '用户ID',
    username varchar(30) not null comment '用户账号',
    nickname varchar(30) not null comment '用户昵称',
    mobile varchar(11) null default '' comment '手机号码',
    sex int null DEFAULT 0 comment '用户性别（0男 1女 2未知）',
    avatar varchar(100) null default '' comment '头像地址',
    password varchar(100) null default '' comment '密码',
    status int null default 0 comment '帐号状态（0正常 1停用）',
    role varchar(20) not null comment '角色 admin管理员',
    creator bigint null default 1 comment '创建者',
    create_time datetime null default null comment '创建时间',
    updater bigint null default 1 comment '更新者',
    update_time datetime null default null comment '更新时间',
    remark varchar(500) null default null comment '备注',
    deleted tinyint null default 0 comment '删除标识'
) comment = '用户';
